-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  0  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  RRL_ab
class_probability =  0.99


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  0.306248462217
cusum  =  0.199233799734
eta  =  0.863222847537
hl_amp_ratio  =  0.547260975016
kurtosis  =  -0.242777941268
n_points  =  202
period  =  0.513287138023
period_SNR  =  25.1861349281
period_log10FAP  =  -18.4340743829
period_uncertainty  =  6.0942374029e-05
phase_cusum  =  0.279376975985
phase_eta  =  0.658641760418
phi21  =  -2.48197292443
phi31  =  -1.68426828625
quartile31  =  0.45
r21  =  0.474820194155
r31  =  0.143034615774
shapiro_w  =  0.965367376804
skewness  =  -0.123270569266
slope_per10  =  -0.138556895272
slope_per90  =  0.16023332874
stetson_k  =  0.749991275753
weighted_mean  =  16.2992393018
weighted_std  =  0.294028232198
