-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  0  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  RRL_ab
class_probability =  1.0


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  0.302380879369
cusum  =  0.072609567562
eta  =  0.611904964158
hl_amp_ratio  =  0.45524690819
kurtosis  =  -0.449407874195
n_points  =  413
period  =  0.511052635321
period_SNR  =  49.1834933888
period_log10FAP  =  -54.2209319224
period_uncertainty  =  7.32544930626e-05
phase_cusum  =  0.223550258195
phase_eta  =  0.242176272339
phi21  =  0.891784985629
phi31  =  1.89298837095
quartile31  =  0.36
r21  =  0.435986097239
r31  =  0.290520493054
shapiro_w  =  0.941032588482
skewness  =  -0.656628301938
slope_per10  =  -0.0628516886132
slope_per90  =  0.116124905014
stetson_k  =  0.773855738683
weighted_mean  =  14.8640754826
weighted_std  =  0.251866437301
