-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  0  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  RRL_ab
class_probability =  0.99


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  0.357535155886
cusum  =  0.120415199697
eta  =  0.520789869231
hl_amp_ratio  =  0.422954760784
kurtosis  =  -0.215208275514
n_points  =  334
period  =  0.504807930922
period_SNR  =  38.0591711016
period_log10FAP  =  -38.3296203359
period_uncertainty  =  6.87561890372e-05
phase_cusum  =  0.242657431091
phase_eta  =  0.330675626251
phi21  =  0.883629479402
phi31  =  1.96716667699
quartile31  =  0.42
r21  =  0.468104924669
r31  =  0.291381767425
shapiro_w  =  0.917795240879
skewness  =  -0.831414320781
slope_per10  =  -0.0655111970532
slope_per90  =  0.0976908266527
stetson_k  =  0.728146539562
weighted_mean  =  16.5165581236
weighted_std  =  0.301742378457
