-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  0  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  RRL_ab
class_probability =  0.95


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  0.315143501987
cusum  =  0.133917859192
eta  =  0.534918827607
hl_amp_ratio  =  0.336429908613
kurtosis  =  -1.29710039529
n_points  =  372
period  =  0.580721864295
period_SNR  =  46.966030249
period_log10FAP  =  -49.686115205
period_uncertainty  =  9.60061300643e-05
phase_cusum  =  0.281134306077
phase_eta  =  0.310095200766
phi21  =  1.06515008098
phi31  =  -0.939029148259
quartile31  =  0.56
r21  =  0.442065442424
r31  =  0.238493184898
shapiro_w  =  0.880021750927
skewness  =  -0.473550051879
slope_per10  =  -0.0971123168119
slope_per90  =  0.132676859394
stetson_k  =  0.754838952081
weighted_mean  =  15.8823583547
weighted_std  =  0.308364417857
