-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  0  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  RRL_ab
class_probability =  1.0


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  0.25375695282
cusum  =  0.147171026684
eta  =  0.45011866747
hl_amp_ratio  =  0.56950366401
kurtosis  =  -0.894364477902
n_points  =  270
period  =  0.58507644384
period_SNR  =  38.3306985081
period_log10FAP  =  -38.6227316004
period_uncertainty  =  9.25109825252e-05
phase_cusum  =  0.299661818909
phase_eta  =  0.326367265928
phi21  =  1.10117789365
phi31  =  1.6633067939
quartile31  =  0.36
r21  =  0.357343989518
r31  =  0.201756918247
shapiro_w  =  0.940783441067
skewness  =  -0.478420782484
slope_per10  =  -0.107358112785
slope_per90  =  0.161370015692
stetson_k  =  0.807421242441
weighted_mean  =  16.2359592819
weighted_std  =  0.226234119599
