-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  0  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  RRL_ab
class_probability =  1.0


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  0.305078103923
cusum  =  0.150820101306
eta  =  0.68403855231
hl_amp_ratio  =  0.421284472946
kurtosis  =  -0.996757759445
n_points  =  328
period  =  0.553077138594
period_SNR  =  43.6403872238
period_log10FAP  =  -47.0837071645
period_uncertainty  =  9.90349450269e-05
phase_cusum  =  0.281124210649
phase_eta  =  0.190001628945
phi21  =  0.904130267964
phi31  =  1.99257196988
quartile31  =  0.4525
r21  =  0.432203620333
r31  =  0.212690757844
shapiro_w  =  0.920524954796
skewness  =  -0.462598639752
slope_per10  =  -0.096422561144
slope_per90  =  0.130587431838
stetson_k  =  0.777330235555
weighted_mean  =  16.8171685279
weighted_std  =  0.276973455077
