-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  1  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  RRL_ab
class_probability =  0.98


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  0.28195294802
cusum  =  0.164208490928
eta  =  0.596146350034
hl_amp_ratio  =  0.511399962501
kurtosis  =  0.0462296342926
n_points  =  436
period  =  0.515516106195
period_SNR  =  45.8067194454
period_log10FAP  =  -46.4964733204
period_uncertainty  =  7.4548258408e-05
phase_cusum  =  0.281313276393
phase_eta  =  0.644371623657
phi21  =  1.00203935288
phi31  =  2.05352437718
quartile31  =  0.3625
r21  =  0.431983096711
r31  =  0.141709634251
shapiro_w  =  0.940084397793
skewness  =  -0.812279183811
slope_per10  =  -0.056587608254
slope_per90  =  0.0519945544283
stetson_k  =  0.707528863389
weighted_mean  =  16.7494059292
weighted_std  =  0.288512751938
