-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  0  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  RRL_ab
class_probability =  1.0


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  0.248106558834
cusum  =  0.128450132625
eta  =  0.630729258653
hl_amp_ratio  =  0.577179790023
kurtosis  =  -0.834846229265
n_points  =  350
period  =  0.598851012485
period_SNR  =  44.6141063244
period_log10FAP  =  -46.6584651073
period_uncertainty  =  9.73488243186e-05
phase_cusum  =  0.262770232189
phase_eta  =  0.297429943434
phi21  =  -2.09026031986
phi31  =  -0.744349354501
quartile31  =  0.37
r21  =  0.403124855772
r31  =  0.309144405742
shapiro_w  =  0.954560637474
skewness  =  -0.352025199148
slope_per10  =  -0.134421792742
slope_per90  =  0.166782412538
stetson_k  =  0.815950785661
weighted_mean  =  16.1832480148
weighted_std  =  0.220037926241
