-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  0  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  RRL_ab
class_probability =  1.0


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  0.311093987701
cusum  =  0.161188218884
eta  =  1.00169568743
hl_amp_ratio  =  0.558438698136
kurtosis  =  -0.197239963698
n_points  =  190
period  =  0.575611543678
period_SNR  =  23.0544356617
period_log10FAP  =  -16.1114904663
period_uncertainty  =  8.95419633268e-05
phase_cusum  =  0.267375848457
phase_eta  =  0.340525630164
phi21  =  0.854261401902
phi31  =  -1.1723729829
quartile31  =  0.26
r21  =  0.459379357253
r31  =  0.226239797678
shapiro_w  =  0.948388576508
skewness  =  -0.704821033906
slope_per10  =  -0.123894375364
slope_per90  =  0.196576575457
stetson_k  =  0.754248739804
weighted_mean  =  15.9003447542
weighted_std  =  0.209931656964
