-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  0  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  RRL_ab
class_probability =  1.0


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  0.352376830361
cusum  =  0.115505390206
eta  =  0.5054010258
hl_amp_ratio  =  0.258835792256
kurtosis  =  -0.720427107944
n_points  =  393
period  =  0.486581975959
period_SNR  =  50.2940017095
period_log10FAP  =  -51.0060314166
period_uncertainty  =  6.67721463326e-05
phase_cusum  =  0.229747850612
phase_eta  =  0.173622269781
phi21  =  -2.38560176406
phi31  =  -4.38378029724
quartile31  =  0.5
r21  =  0.482560303183
r31  =  0.364215482641
shapiro_w  =  0.878178298473
skewness  =  -0.777576734774
slope_per10  =  -0.102398065841
slope_per90  =  0.0998801471678
stetson_k  =  0.701986628003
weighted_mean  =  15.7521811896
weighted_std  =  0.33313019121
