-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  0  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  RRL_ab
class_probability =  0.99


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  0.213965453502
cusum  =  0.169876603884
eta  =  1.16898288552
hl_amp_ratio  =  0.572073756599
kurtosis  =  0.201347954069
n_points  =  403
period  =  0.561893705712
period_SNR  =  43.2870699556
period_log10FAP  =  -34.1816639928
period_uncertainty  =  8.85541384212e-05
phase_cusum  =  0.282444684514
phase_eta  =  0.881173285862
phi21  =  0.901926388365
phi31  =  2.00445607721
quartile31  =  0.3
r21  =  0.381150994991
r31  =  0.233344608811
shapiro_w  =  0.978555500507
skewness  =  -0.246538051956
slope_per10  =  -0.0707265692625
slope_per90  =  0.0560774611127
stetson_k  =  0.748703600716
weighted_mean  =  17.3854008552
weighted_std  =  0.201942212993
