-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  0  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  RRL_ab
class_probability =  1.0


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  0.201547103259
cusum  =  0.151647254345
eta  =  0.606710354457
hl_amp_ratio  =  0.526404339826
kurtosis  =  -0.212891488938
n_points  =  268
period  =  0.489405318203
period_SNR  =  24.1037823375
period_log10FAP  =  -22.6620192814
period_uncertainty  =  7.76710570592e-05
phase_cusum  =  0.216402659122
phase_eta  =  0.737494724592
phi21  =  0.785492222141
phi31  =  -0.823510315657
quartile31  =  0.32
r21  =  0.349910991696
r31  =  0.2993240693
shapiro_w  =  0.940328538418
skewness  =  -0.738862063985
slope_per10  =  -0.101201381192
slope_per90  =  0.198166662206
stetson_k  =  0.751846321123
weighted_mean  =  16.0245538557
weighted_std  =  0.226711983808
