-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  0  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  EB_ESD
class_probability =  0.3


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  0.428069073963
cusum  =  0.195364062685
eta  =  2.07612380266
hl_amp_ratio  =  1.79723621137
kurtosis  =  3.61456430213
n_points  =  427
period  =  0.651416259341
period_SNR  =  28.8142002206
period_log10FAP  =  -19.785540888
period_uncertainty  =  0.000119315752128
phase_cusum  =  0.230768718433
phase_eta  =  1.88210021946
phi21  =  1.40036437487
phi31  =  2.99786097297
quartile31  =  0.495
r21  =  0.460236855483
r31  =  0.167221584972
shapiro_w  =  0.752820134163
skewness  =  1.94433180657
slope_per10  =  -0.0756634852297
slope_per90  =  0.0902343709981
stetson_k  =  0.714488715383
weighted_mean  =  15.1636804848
weighted_std  =  0.533969443669
