-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  0  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  RRL_c
class_probability =  0.37


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  0.272867176349
cusum  =  0.114944121605
eta  =  0.598732198549
hl_amp_ratio  =  0.75022940061
kurtosis  =  -1.0097877935
n_points  =  270
period  =  0.351704255246
period_SNR  =  32.3669142936
period_log10FAP  =  -32.6828583682
period_uncertainty  =  3.34256090379e-05
phase_cusum  =  0.230266012156
phase_eta  =  0.555033323604
phi21  =  4.18179443073
phi31  =  6.06848396792
quartile31  =  0.3825
r21  =  0.285667298673
r31  =  0.230313631562
shapiro_w  =  0.943987846375
skewness  =  -0.348421231111
slope_per10  =  -0.0437931131365
slope_per90  =  0.205152838882
stetson_k  =  0.854887196247
weighted_mean  =  14.8874721295
weighted_std  =  0.236934223577
