-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  0  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  RRL_c
class_probability =  0.8


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  0.184788720978
cusum  =  0.171260932418
eta  =  0.488673294436
hl_amp_ratio  =  0.579580071757
kurtosis  =  -1.24165473743
n_points  =  298
period  =  0.297908732527
period_SNR  =  44.256910467
period_log10FAP  =  -47.0534004902
period_uncertainty  =  2.41542399954e-05
phase_cusum  =  0.267113692652
phase_eta  =  0.314655770639
phi21  =  1.44273042631
phi31  =  -0.353437653947
quartile31  =  0.2675
r21  =  0.182713353297
r31  =  0.0375872685811
shapiro_w  =  0.922707498074
skewness  =  -0.345825290312
slope_per10  =  -0.06431344161
slope_per90  =  0.132532986915
stetson_k  =  0.84090772592
weighted_mean  =  14.7491830735
weighted_std  =  0.140751831457
