-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  0  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  RRL_ab
class_probability =  1.0


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  0.349193581322
cusum  =  0.116798642841
eta  =  0.640304099039
hl_amp_ratio  =  0.358430273017
kurtosis  =  0.44751085495
n_points  =  298
period  =  0.488898230253
period_SNR  =  35.6203090797
period_log10FAP  =  -33.4191370322
period_uncertainty  =  6.50580505887e-05
phase_cusum  =  0.259733914082
phase_eta  =  0.341903114097
phi21  =  0.689356069937
phi31  =  -1.33325917291
quartile31  =  0.4
r21  =  0.450958507396
r31  =  0.316384835288
shapiro_w  =  0.903867781162
skewness  =  -0.8385521164
slope_per10  =  -0.13347052108
slope_per90  =  0.168271986717
stetson_k  =  0.718906261138
weighted_mean  =  15.7313718152
weighted_std  =  0.292447327945
