-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  0  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  RRL_ab
class_probability =  1.0


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  0.312299951049
cusum  =  0.0969107922264
eta  =  0.61416332568
hl_amp_ratio  =  0.304576239248
kurtosis  =  -0.555957556517
n_points  =  272
period  =  0.502787326517
period_SNR  =  36.3536698273
period_log10FAP  =  -35.8470720031
period_uncertainty  =  6.83543606829e-05
phase_cusum  =  0.346299400434
phase_eta  =  0.156100496974
phi21  =  0.60870869108
phi31  =  1.7470947701
quartile31  =  0.39
r21  =  0.439617561905
r31  =  0.297850109672
shapiro_w  =  0.873847961426
skewness  =  -0.843027341838
slope_per10  =  -0.103329887811
slope_per90  =  0.296730930629
stetson_k  =  0.740112010985
weighted_mean  =  15.0505786719
weighted_std  =  0.247670068762
