-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  0  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  RRL_ab
class_probability =  1.0


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  0.331289366213
cusum  =  0.178799255746
eta  =  0.528305372109
hl_amp_ratio  =  0.794649723721
kurtosis  =  -0.905725313392
n_points  =  329
period  =  0.53245682859
period_SNR  =  41.063763416
period_log10FAP  =  -45.0226367117
period_uncertainty  =  6.17305473012e-05
phase_cusum  =  0.239532165935
phase_eta  =  0.151630259608
phi21  =  0.719284210488
phi31  =  -1.28470091466
quartile31  =  0.41
r21  =  0.433036478662
r31  =  0.297734055975
shapiro_w  =  0.928937077522
skewness  =  -0.468107878667
slope_per10  =  -0.128171350561
slope_per90  =  0.143528700638
stetson_k  =  0.847646480269
weighted_mean  =  15.7037299155
weighted_std  =  0.264535961318
