-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  0  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  RRL_ab
class_probability =  1.0


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  0.295538483681
cusum  =  0.0931540863654
eta  =  0.513598531654
hl_amp_ratio  =  0.434598418946
kurtosis  =  -0.910184258247
n_points  =  417
period  =  0.524311924522
period_SNR  =  43.5305408393
period_log10FAP  =  -49.5998618286
period_uncertainty  =  8.82036571569e-05
phase_cusum  =  0.22852544637
phase_eta  =  0.314295831175
phi21  =  -2.23342444994
phi31  =  -4.15298488885
quartile31  =  0.43
r21  =  0.48544425003
r31  =  0.260957478313
shapiro_w  =  0.916838347912
skewness  =  -0.572224723062
slope_per10  =  -0.132238376608
slope_per90  =  0.157680668023
stetson_k  =  0.767697511753
weighted_mean  =  14.4589435808
weighted_std  =  0.282114842188
