-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  0  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  RRL_ab
class_probability =  0.97


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  0.379435081483
cusum  =  0.119457160894
eta  =  0.576087732089
hl_amp_ratio  =  0.197645739311
kurtosis  =  -0.342356286084
n_points  =  363
period  =  0.456870944541
period_SNR  =  45.9265851754
period_log10FAP  =  -50.5765496897
period_uncertainty  =  5.68134390324e-05
phase_cusum  =  0.222281035514
phase_eta  =  0.185603964819
phi21  =  -2.50345127736
phi31  =  -1.63162925612
quartile31  =  0.51
r21  =  0.426819303983
r31  =  0.272777813108
shapiro_w  =  0.823668956757
skewness  =  -1.00644207502
slope_per10  =  -0.0791999039911
slope_per90  =  0.136425259047
stetson_k  =  0.670270598234
weighted_mean  =  15.8664927557
weighted_std  =  0.340118035266
