-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  1  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  RRL_ab
class_probability =  1.0


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  0.321286753903
cusum  =  0.113719716836
eta  =  0.504990381342
hl_amp_ratio  =  0.211256297088
kurtosis  =  -0.290893279288
n_points  =  323
period  =  0.497665533402
period_SNR  =  39.0564002315
period_log10FAP  =  -40.4523198783
period_uncertainty  =  6.74051281513e-05
phase_cusum  =  0.278275392559
phase_eta  =  0.0574522686387
phi21  =  4.02462415961
phi31  =  5.04765591767
quartile31  =  0.415
r21  =  0.475364103206
r31  =  0.384037812235
shapiro_w  =  0.861860990524
skewness  =  -0.956159242038
slope_per10  =  -0.144329024786
slope_per90  =  0.162713363101
stetson_k  =  0.669202521673
weighted_mean  =  15.6985470076
weighted_std  =  0.295345169652
