-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  0  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  RRL_ab
class_probability =  1.0


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  0.233950126418
cusum  =  0.135937751155
eta  =  0.678739783122
hl_amp_ratio  =  0.895215370299
kurtosis  =  -1.17233802185
n_points  =  220
period  =  0.478523683697
period_SNR  =  35.200222106
period_log10FAP  =  -28.81700207
period_uncertainty  =  9.08507156068e-05
phase_cusum  =  0.29319738252
phase_eta  =  0.177914667296
phi21  =  1.12852014897
phi31  =  2.76028765391
quartile31  =  0.33
r21  =  0.420130147928
r31  =  0.193201880127
shapiro_w  =  0.95790964365
skewness  =  -0.0848406831414
slope_per10  =  -0.146426931972
slope_per90  =  0.328500010073
stetson_k  =  0.871913816659
weighted_mean  =  12.8405041726
weighted_std  =  0.186256836803
