-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  0  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  RRL_c
class_probability =  0.85


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  0.226935073837
cusum  =  0.110752418145
eta  =  0.573262838794
hl_amp_ratio  =  1.76497185548
kurtosis  =  -1.4385412118
n_points  =  453
period  =  0.375367494881
period_SNR  =  66.6051168019
period_log10FAP  =  -81.7650144565
period_uncertainty  =  3.76723703845e-05
phase_cusum  =  0.241050005564
phase_eta  =  0.136838015159
phi21  =  1.24209150141
phi31  =  3.65073178877
quartile31  =  0.35
r21  =  0.0894447766212
r31  =  0.113511311763
shapiro_w  =  0.886328935623
skewness  =  0.137577158053
slope_per10  =  -0.0976525506836
slope_per90  =  0.116274642008
stetson_k  =  0.885407938355
weighted_mean  =  14.7038330699
weighted_std  =  0.171732195123
