-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  1  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  RRL_ab
class_probability =  0.95


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  0.320979188175
cusum  =  0.167326209904
eta  =  0.542524335531
hl_amp_ratio  =  0.460855005051
kurtosis  =  -0.0340817790427
n_points  =  169
period  =  0.509687936282
period_SNR  =  18.8297913556
period_log10FAP  =  -17.3654229136
period_uncertainty  =  5.58011760884e-05
phase_cusum  =  0.259861251685
phase_eta  =  0.487469263235
phi21  =  -2.38538587092
phi31  =  -1.23926096369
quartile31  =  0.35
r21  =  0.471063761156
r31  =  0.324480030375
shapiro_w  =  0.902147471905
skewness  =  -0.914795617838
slope_per10  =  -0.189727830714
slope_per90  =  0.436400007457
stetson_k  =  0.776647003148
weighted_mean  =  13.4843195266
weighted_std  =  0.26472880782
