-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  1  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  CEPH_F
class_probability =  0.52


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  6.96671114332
cusum  =  0.444968278749
eta  =  0.59633085678
hl_amp_ratio  =  0.415909349288
kurtosis  =  -1.01465087884
n_points  =  22
period  =  27.4890436842
period_SNR  =  5.71254525807
period_log10FAP  =  -0.00581257621345
period_uncertainty  =  0.23974633475
phase_cusum  =  0.255892031201
phase_eta  =  0.822763732833
phi21  =  -0.434287547551
phi31  =  0.210176575011
quartile31  =  0.5525
r21  =  0.270320967026
r31  =  0.5123436017
shapiro_w  =  0.878181278706
skewness  =  -0.637458499983
slope_per10  =  -0.930534915239
slope_per90  =  9.44835510118
stetson_k  =  0.739375446343
weighted_mean  =  13.413826087
weighted_std  =  0.327784612761
