-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  0  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  RRL_ab
class_probability =  0.99


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  0.288517758702
cusum  =  0.094077522941
eta  =  0.536947742674
hl_amp_ratio  =  0.735570307841
kurtosis  =  -0.769632751603
n_points  =  524
period  =  0.527441956934
period_SNR  =  42.0295583979
period_log10FAP  =  -70.4112338309
period_uncertainty  =  7.57122713838e-05
phase_cusum  =  0.25094405818
phase_eta  =  0.330727306322
phi21  =  0.754557277859
phi31  =  2.75490415167
quartile31  =  0.42
r21  =  0.335631320685
r31  =  0.134890671657
shapiro_w  =  0.952246010303
skewness  =  -0.439700706745
slope_per10  =  -0.0597235461805
slope_per90  =  0.0479921881599
stetson_k  =  0.858957144868
weighted_mean  =  15.5293408279
weighted_std  =  0.255855573734
