-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  0  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  RRL_ab
class_probability =  1.0


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  0.297705291564
cusum  =  0.128032145276
eta  =  0.529852162589
hl_amp_ratio  =  0.56397298093
kurtosis  =  -0.263717340767
n_points  =  361
period  =  0.505509498624
period_SNR  =  38.8168663906
period_log10FAP  =  -41.8362584007
period_uncertainty  =  6.95565947234e-05
phase_cusum  =  0.212303072526
phase_eta  =  0.657344210209
phi21  =  -2.23829093242
phi31  =  -1.70971475453
quartile31  =  0.38
r21  =  0.358558770317
r31  =  0.116622779514
shapiro_w  =  0.948009133339
skewness  =  -0.689510166589
slope_per10  =  -0.0678960219162
slope_per90  =  0.0774472316806
stetson_k  =  0.758582442861
weighted_mean  =  15.9932072103
weighted_std  =  0.265187947877
