-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  0  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  RRL_ab
class_probability =  0.93


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  0.285130200791
cusum  =  0.170860977761
eta  =  0.508142381919
hl_amp_ratio  =  0.658540204323
kurtosis  =  -0.84533724757
n_points  =  251
period  =  0.568386603342
period_SNR  =  34.2305782097
period_log10FAP  =  -32.358823767
period_uncertainty  =  8.7936539452e-05
phase_cusum  =  0.259932163562
phase_eta  =  0.208711253325
phi21  =  -2.01379792199
phi31  =  -3.78993420982
quartile31  =  0.41
r21  =  0.402081587138
r31  =  0.253435279481
shapiro_w  =  0.945770561695
skewness  =  -0.196289789423
slope_per10  =  -0.187105470368
slope_per90  =  0.331273460288
stetson_k  =  0.846518400142
weighted_mean  =  15.100243396
weighted_std  =  0.251748907011
