-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  0  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  CEPH_1O
class_probability =  0.43


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  0.18283668362
cusum  =  0.253017092424
eta  =  0.544788709937
hl_amp_ratio  =  0.840991578476
kurtosis  =  -1.27004039328
n_points  =  125
period  =  0.373529368078
period_SNR  =  22.9394710645
period_log10FAP  =  -17.7102723726
period_uncertainty  =  4.61717396238e-05
phase_cusum  =  0.378513804276
phase_eta  =  0.195238166956
phi21  =  -1.79124605901
phi31  =  -4.07380172309
quartile31  =  0.26
r21  =  0.120774269465
r31  =  0.143419932577
shapiro_w  =  0.932854056358
skewness  =  -0.206632193466
slope_per10  =  -0.292431996245
slope_per90  =  0.305808764837
stetson_k  =  0.882628888861
weighted_mean  =  14.4142249726
weighted_std  =  0.140234828397
