-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  1  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  RRL_ab
class_probability =  1.0


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  0.355164987896
cusum  =  0.167395177832
eta  =  0.654406802472
hl_amp_ratio  =  0.463297666762
kurtosis  =  -0.810842954719
n_points  =  454
period  =  0.516243048801
period_SNR  =  51.8714384876
period_log10FAP  =  -56.606381009
period_uncertainty  =  7.11627506366e-05
phase_cusum  =  0.25064741749
phase_eta  =  0.259465828863
phi21  =  0.938667425022
phi31  =  1.8780355197
quartile31  =  0.49
r21  =  0.458469279721
r31  =  0.376784463257
shapiro_w  =  0.933967709541
skewness  =  -0.56559440503
slope_per10  =  -0.0618582114083
slope_per90  =  0.0514660001771
stetson_k  =  0.746481228893
weighted_mean  =  17.8074626999
weighted_std  =  0.3310619005
