-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  1  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  NonVar
class_probability =  0.44


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  0.0453337328825
cusum  =  0.0792523798812
eta  =  1.81034852495
hl_amp_ratio  =  0.737420619695
kurtosis  =  1.14618553126
n_points  =  431
period  =  0.705691893785
period_SNR  =  11.8032453658
period_log10FAP  =  -1.32524101911
period_uncertainty  =  0.000132908678208
phase_cusum  =  0.105350786248
phase_eta  =  1.86741970681
phi21  =  0.595160453784
phi31  =  0.734555442778
quartile31  =  0.15
r21  =  0.212765068467
r31  =  0.41735235775
shapiro_w  =  0.978855788708
skewness  =  -0.440418882201
slope_per10  =  -0.0707874754271
slope_per90  =  0.0851853306082
stetson_k  =  0.769351136665
weighted_mean  =  17.6804947213
weighted_std  =  0.115008938966
