-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  0  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  CEPH_1O
class_probability =  0.5


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  0.111910702791
cusum  =  0.101114193395
eta  =  0.561157970289
hl_amp_ratio  =  1.06492929545
kurtosis  =  -1.263231942
n_points  =  413
period  =  0.295408174767
period_SNR  =  63.5585419021
period_log10FAP  =  -76.9997133117
period_uncertainty  =  2.81707788665e-05
phase_cusum  =  0.233751349585
phase_eta  =  0.170739582674
phi21  =  1.88883251963
phi31  =  2.32177682048
quartile31  =  0.15
r21  =  0.0540747643614
r31  =  0.0270022578421
shapiro_w  =  0.943001806736
skewness  =  -0.0644053495042
slope_per10  =  -0.122670107707
slope_per90  =  0.13846254293
stetson_k  =  0.888486125953
weighted_mean  =  14.6520843711
weighted_std  =  0.0828796192027
