-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  1  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  RRL_ab
class_probability =  0.98


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  0.222972463907
cusum  =  0.14835294713
eta  =  0.892202092268
hl_amp_ratio  =  0.488417740987
kurtosis  =  0.116981458817
n_points  =  124
period  =  0.537401859572
period_SNR  =  17.2854936258
period_log10FAP  =  -10.344902178
period_uncertainty  =  9.55686932509e-05
phase_cusum  =  0.220000703002
phase_eta  =  0.598070095624
phi21  =  0.635490411211
phi31  =  -1.2994199421
quartile31  =  0.3125
r21  =  0.367533703102
r31  =  0.17476407139
shapiro_w  =  0.952313065529
skewness  =  -0.735915833335
slope_per10  =  -0.195400338315
slope_per90  =  0.409086625053
stetson_k  =  0.724838059893
weighted_mean  =  15.2032914071
weighted_std  =  0.218529702936
