-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  0  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  RRL_ab
class_probability =  0.82


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  0.256341434787
cusum  =  0.137049440586
eta  =  0.542172923505
hl_amp_ratio  =  0.523646895801
kurtosis  =  -0.814336997194
n_points  =  216
period  =  0.526326047745
period_SNR  =  28.8698730926
period_log10FAP  =  -28.7176571911
period_uncertainty  =  5.94080991536e-05
phase_cusum  =  0.285084289554
phase_eta  =  0.334773748573
phi21  =  -1.78312697577
phi31  =  -0.748697638702
quartile31  =  0.41
r21  =  0.284345587762
r31  =  0.176857005918
shapiro_w  =  0.939264535904
skewness  =  -0.508643122136
slope_per10  =  -0.135840001516
slope_per90  =  0.19436038982
stetson_k  =  0.798736899227
weighted_mean  =  16.4628348003
weighted_std  =  0.224130658465
