-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  1  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  EB_ESD
class_probability =  0.23


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  0.37338816515
cusum  =  0.215991885112
eta  =  1.50596331753
hl_amp_ratio  =  1.03428147886
kurtosis  =  0.317959867908
n_points  =  49
period  =  2.63527871275
period_SNR  =  10.0866744417
period_log10FAP  =  -0.0322723807355
period_uncertainty  =  0.00209398520193
phase_cusum  =  0.221518556142
phase_eta  =  1.22783036523
phi21  =  0.250460137021
phi31  =  0.076041664127
quartile31  =  0.3
r21  =  0.0994356311776
r31  =  0.168988414873
shapiro_w  =  0.987108767033
skewness  =  0.10614544787
slope_per10  =  -0.45904383287
slope_per90  =  0.913557696878
stetson_k  =  0.759234756338
weighted_mean  =  18.9295725755
weighted_std  =  0.27867669589
