-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  1  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  RRL_ab
class_probability =  0.97


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  0.321995636665
cusum  =  0.16310248078
eta  =  0.765118548947
hl_amp_ratio  =  0.269797286618
kurtosis  =  -0.450554978112
n_points  =  129
period  =  0.454195561292
period_SNR  =  18.1979819455
period_log10FAP  =  -15.3723793509
period_uncertainty  =  4.4240546009e-05
phase_cusum  =  0.231892597967
phase_eta  =  0.207907906174
phi21  =  0.811742654871
phi31  =  -0.901620278732
quartile31  =  0.36
r21  =  0.327352640037
r31  =  0.184186668564
shapiro_w  =  0.89138686657
skewness  =  -0.807535166567
slope_per10  =  -0.167600006486
slope_per90  =  0.266599998189
stetson_k  =  0.707717280637
weighted_mean  =  17.0011571293
weighted_std  =  0.223899799626
