-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  1  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  RRL_ab
class_probability =  0.35


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  0.349819041252
cusum  =  0.139916828884
eta  =  0.539637590628
hl_amp_ratio  =  0.345173350429
kurtosis  =  -0.939270923184
n_points  =  125
period  =  0.531989995775
period_SNR  =  19.6382920958
period_log10FAP  =  -14.5956614931
period_uncertainty  =  9.3666809565e-05
phase_cusum  =  0.274556555591
phase_eta  =  0.373884822582
phi21  =  -2.36593664237
phi31  =  -4.18869360711
quartile31  =  0.49
r21  =  0.208241031065
r31  =  0.1940562153
shapiro_w  =  0.924243569374
skewness  =  -0.44495202316
slope_per10  =  -0.15425999742
slope_per90  =  0.286032634226
stetson_k  =  0.720677290249
weighted_mean  =  14.826803895
weighted_std  =  0.283815736257
