-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  1  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  RRL_ab
class_probability =  0.61


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  0.247583070369
cusum  =  0.165160342988
eta  =  0.921021698926
hl_amp_ratio  =  0.350156410314
kurtosis  =  2.03377636171
n_points  =  121
period  =  0.347418043598
period_SNR  =  16.4757133708
period_log10FAP  =  -8.24556303682
period_uncertainty  =  3.99422911022e-05
phase_cusum  =  0.264015057058
phase_eta  =  0.701780131709
phi21  =  -2.4654559079
phi31  =  -1.60181373554
quartile31  =  0.12
r21  =  0.474404267479
r31  =  0.166013866233
shapiro_w  =  0.841264843941
skewness  =  -1.33694464241
slope_per10  =  -0.114499994864
slope_per90  =  0.331333326176
stetson_k  =  0.602578890169
weighted_mean  =  14.4427996113
weighted_std  =  0.196533923069
