-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  1  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  RRL_c
class_probability =  0.4


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  0.371992648921
cusum  =  0.274612465684
eta  =  0.488190901289
hl_amp_ratio  =  0.974540396721
kurtosis  =  -0.959403368094
n_points  =  34
period  =  0.302029378922
period_SNR  =  5.78816159871
period_log10FAP  =  -1.63046583314
period_uncertainty  =  4.08479015724e-05
phase_cusum  =  0.393897352313
phase_eta  =  0.297185044355
phi21  =  3.06627930607
phi31  =  3.65806937402
quartile31  =  0.325
r21  =  0.128897537491
r31  =  0.222571246843
shapiro_w  =  0.930180311203
skewness  =  -0.256477432318
slope_per10  =  -0.46727349904
slope_per90  =  0.235566671472
stetson_k  =  0.805500157073
weighted_mean  =  12.5055882353
weighted_std  =  0.279128804091
