-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  1  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  CEPH_F
class_probability =  0.53


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  0.195965949079
cusum  =  0.177306540236
eta  =  0.559800715587
hl_amp_ratio  =  1.26643020762
kurtosis  =  -1.27264626747
n_points  =  69
period  =  5.37187600414
period_SNR  =  9.59824458932
period_log10FAP  =  -5.91739326436
period_uncertainty  =  0.00927467431961
phase_cusum  =  0.329416987174
phase_eta  =  0.302835191944
phi21  =  -2.96909233222
phi31  =  -2.59169245372
quartile31  =  0.35
r21  =  0.244513307042
r31  =  0.19385722514
shapiro_w  =  0.944122552872
skewness  =  0.0757213107759
slope_per10  =  -1.21245070207
slope_per90  =  0.655999998562
stetson_k  =  0.889929515996
weighted_mean  =  14.2511652893
weighted_std  =  0.184172836858
