-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  1  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  RRL_c
class_probability =  0.51


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  0.139586930098
cusum  =  0.246252401116
eta  =  0.638532230971
hl_amp_ratio  =  0.629655629442
kurtosis  =  -1.42477154444
n_points  =  41
period  =  0.264881053447
period_SNR  =  6.51506273814
period_log10FAP  =  -2.80989997432
period_uncertainty  =  2.10515442178e-05
phase_cusum  =  0.45325962888
phase_eta  =  0.215954986341
phi21  =  0.412976067532
phi31  =  3.38686481492
quartile31  =  0.18
r21  =  0.0312816084559
r31  =  0.0889943006355
shapiro_w  =  0.922715306282
skewness  =  -0.061834525911
slope_per10  =  -0.639800028875
slope_per90  =  0.263700000942
stetson_k  =  0.870782761679
weighted_mean  =  16.110224261
weighted_std  =  0.10732476015
