-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  1  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  NonVar
class_probability =  0.44


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  0.0464100235804
cusum  =  0.146564887752
eta  =  2.41820570514
hl_amp_ratio  =  0.973325434844
kurtosis  =  1.12811796232
n_points  =  40
period  =  0.0660856760026
period_SNR  =  7.41268741992
period_log10FAP  =  0.0
period_uncertainty  =  1.96552914396e-06
phase_cusum  =  0.20386098661
phase_eta  =  1.56761866119
phi21  =  -0.573673101305
phi31  =  -1.11184672915
quartile31  =  0.07
r21  =  0.224229657289
r31  =  0.462808149602
shapiro_w  =  0.958291888237
skewness  =  0.227684381785
slope_per10  =  -0.112297462802
slope_per90  =  0.214544274574
stetson_k  =  0.778649740344
weighted_mean  =  17.1534595625
weighted_std  =  0.0520291203229
