-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  1  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  NonVar
class_probability =  0.25


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  0.443292822194
cusum  =  0.167056940558
eta  =  2.44895389648
hl_amp_ratio  =  7.68625865191
kurtosis  =  0.836787447422
n_points  =  50
period  =  0.0586431449158
period_SNR  =  7.70570977699
period_log10FAP  =  0.0
period_uncertainty  =  1.28980145828e-06
phase_cusum  =  0.263475600413
phase_eta  =  2.12070298958
phi21  =  -2.27190319673
phi31  =  -2.85604726354
quartile31  =  0.1075
r21  =  0.230973771138
r31  =  0.714629108159
shapiro_w  =  0.602905213833
skewness  =  1.63311133505
slope_per10  =  -0.0558062289728
slope_per90  =  0.0263966270617
stetson_k  =  0.513670541403
weighted_mean  =  13.9728027682
weighted_std  =  0.661805305311
