-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  1  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  EB_ED
class_probability =  0.69


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  0.118924979779
cusum  =  0.148971059773
eta  =  1.22199233166
hl_amp_ratio  =  2.96840528425
kurtosis  =  22.5926213597
n_points  =  41
period  =  0.213282939558
period_SNR  =  5.27587459497
period_log10FAP  =  0.0
period_uncertainty  =  1.02369259565e-05
phase_cusum  =  0.16605229381
phase_eta  =  2.06914750936
phi21  =  2.57574063025
phi31  =  3.13050244865
quartile31  =  0.03
r21  =  0.531654005525
r31  =  0.506845752742
shapiro_w  =  0.535344183445
skewness  =  4.23456901728
slope_per10  =  -0.187236194864
slope_per90  =  0.323585141897
stetson_k  =  0.474318975671
weighted_mean  =  16.3184030683
weighted_std  =  0.0656394521259
