-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  1  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  T2CEPH
class_probability =  0.28


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  0.386920976711
cusum  =  0.417083353264
eta  =  0.261462907073
hl_amp_ratio  =  0.828951042623
kurtosis  =  -0.836154807767
n_points  =  41
period  =  1.44530175846
period_SNR  =  6.15060494927
period_log10FAP  =  -2.26097666268
period_uncertainty  =  0.000627029050929
phase_cusum  =  0.320786060771
phase_eta  =  0.560897910981
phi21  =  2.23449210194
phi31  =  1.60008609243
quartile31  =  0.42
r21  =  0.147526614157
r31  =  0.190790902464
shapiro_w  =  0.927126944065
skewness  =  -0.519307926524
slope_per10  =  -0.366301872498
slope_per90  =  0.600399971008
stetson_k  =  0.817120975024
weighted_mean  =  16.81440822
weighted_std  =  0.260661903938
