-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  1  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  NonVar
class_probability =  0.36


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  0.0515659299293
cusum  =  0.134914559783
eta  =  1.71149864131
hl_amp_ratio  =  1.47725797753
kurtosis  =  -0.167260058069
n_points  =  167
period  =  0.0830428116278
period_SNR  =  11.1743452087
period_log10FAP  =  -0.933695035225
period_uncertainty  =  1.83937900174e-06
phase_cusum  =  0.12844963687
phase_eta  =  1.82926474267
phi21  =  1.68322520456
phi31  =  3.09704781593
quartile31  =  0.12
r21  =  0.270475522747
r31  =  0.107148250866
shapiro_w  =  0.984003722668
skewness  =  0.399779838458
slope_per10  =  -0.0251381858509
slope_per90  =  0.0350337698608
stetson_k  =  0.811616332416
weighted_mean  =  17.8393921017
weighted_std  =  0.0825444578402
