-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  0  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  CEPH_F
class_probability =  0.66


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  0.174398398605
cusum  =  0.186650063509
eta  =  0.601772913798
hl_amp_ratio  =  0.850454914475
kurtosis  =  -1.31450605233
n_points  =  168
period  =  1.75094209228
period_SNR  =  22.7287268369
period_log10FAP  =  -21.6603068503
period_uncertainty  =  0.000981286741396
phase_cusum  =  0.301454812507
phase_eta  =  0.183158566764
phi21  =  1.32421955092
phi31  =  2.39005502623
quartile31  =  0.275
r21  =  0.408422906876
r31  =  0.169972535487
shapiro_w  =  0.933027148247
skewness  =  -0.16604685975
slope_per10  =  -0.515334670275
slope_per90  =  0.68610852188
stetson_k  =  0.868424223971
weighted_mean  =  16.8783371132
weighted_std  =  0.1590737893
