-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  0  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  RRL_ab
class_probability =  0.93


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  0.365730245289
cusum  =  0.157827398181
eta  =  0.640758342585
hl_amp_ratio  =  0.318695225759
kurtosis  =  -0.00989222764666
n_points  =  319
period  =  0.504635908779
period_SNR  =  38.1568660417
period_log10FAP  =  -38.3392567235
period_uncertainty  =  7.21032060739e-05
phase_cusum  =  0.214495186045
phase_eta  =  0.131277010354
phi21  =  -2.52542375004
phi31  =  -4.63596699734
quartile31  =  0.405
r21  =  0.513110920375
r31  =  0.373787896433
shapiro_w  =  0.860194087029
skewness  =  -1.04780699103
slope_per10  =  -0.150835113414
slope_per90  =  0.17911234521
stetson_k  =  0.726837540946
weighted_mean  =  12.9696238245
weighted_std  =  0.307310891255
