-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  1  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  CEPH_F
class_probability =  0.37


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  3.38708525937
cusum  =  0.325641595838
eta  =  0.670530122438
hl_amp_ratio  =  0.414757007695
kurtosis  =  -0.027611053134
n_points  =  28
period  =  26.6724237313
period_SNR  =  5.88714080937
period_log10FAP  =  -0.00397770195223
period_uncertainty  =  0.198072309236
phase_cusum  =  0.351582031009
phase_eta  =  0.807329869761
phi21  =  1.7186173511
phi31  =  2.47392620968
quartile31  =  0.4425
r21  =  0.764164393415
r31  =  0.812875249243
shapiro_w  =  0.888437926769
skewness  =  -0.943086765626
slope_per10  =  -25.0894567157
slope_per90  =  0.737999984995
stetson_k  =  0.69440557071
weighted_mean  =  16.4245071671
weighted_std  =  0.405854226503
