-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  0  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  RRL_ab
class_probability =  0.99


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  0.340267676998
cusum  =  0.139670261566
eta  =  0.415379590781
hl_amp_ratio  =  0.391032719844
kurtosis  =  -0.978445529351
n_points  =  382
period  =  0.479716155337
period_SNR  =  47.2563572763
period_log10FAP  =  -47.3354849109
period_uncertainty  =  6.45543335767e-05
phase_cusum  =  0.249957060201
phase_eta  =  0.387398821601
phi21  =  0.730307192174
phi31  =  1.93786182778
quartile31  =  0.5375
r21  =  0.488387180185
r31  =  0.195501590034
shapiro_w  =  0.914865851402
skewness  =  -0.564015164249
slope_per10  =  -0.0475653521009
slope_per90  =  0.0839978440741
stetson_k  =  0.759215150434
weighted_mean  =  14.2634560277
weighted_std  =  0.33470669839
